选择语言
股票代码(688575)

感染过新冠病毒的新冠肺炎患者和采取免疫抑制方案的患者进行肝移植后,会抑制新冠疫苗接种的效果

发表时间:2022-07-18

研究背景和目的:新冠疫苗在肝移植 (LT) 受者中的长期免疫原性未知。该研究旨在评估辉瑞-BioNTech? BNT162b2疫苗在 LT 接受者中与对照组相比的长期抗体反应。方法:LT 受者在第一次和术后接种第二剂疫苗1、4 和 6 个月接受抗SARS-CoV-2抗受体结合域蛋白 IgG(抗 RBD)和抗核衣壳蛋白 IgG 抗体(抗 N)测量。结果:招募了143 名LT 受试者和58名对照。在基线时,与阴性对照相比,131/143 (91.6%) 的LT 接受者检测出抗N 阴性,12/143 (8.4%) 检测呈阳性(COVID-19恢复)。在COVID-19 初治者中,22.1% 在第一次疫苗接种后1个月出现抗RBD阳性,而 66.4%、77% 和 78.8% 在第二次疫苗接种后1、4 和 6 个月出现。相反,所有的对照在4个月时呈阳性 (p <0.001)。在 COVID-19 初治组第二次疫苗接种后4个月的中位抗RBD滴度(32 U/ml)中显著低于对照组(852 U/ml,p <0.0001)。较高的霉酚酸酯 (MMF) 日剂量 (p <0.001)、较高的腹水频率 (p = 0.012) 和较低的血清白细胞计数 (p = 0.016) 是6个月时抗RBD阴性的独立预测因素。结论:在COVID-19 初治LT接受者中,抗 SARS-CoV-2 疫苗接种的免疫原性显著低于对照组。 霉酚酸酯 (MMF)是SARS-CoV-2 初治患者疫苗接种失败的主要决定因素。
查看详情

印度南部马杜赖第一波流行期间新冠病毒感染和死亡率:前瞻性的主动监测研究

发表时间:2022-07-18

该研究于2020年10月19日至2020年11月5日期间,通过大规:岫厦娴鞑,对印度泰米尔纳德邦马杜赖地区38个集群的不同人群(旅行者、一线工作人员、实验室确诊的新冠病例的接触者、隔离区的居民、接受医疗治疗的患者和其他风险人群),通过使用深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司生产的化学发光法新冠病毒IgG抗体检测试剂盒,评估上述人群新冠病毒IgG抗体的血清阳性率,同时根据特定年龄的血清阳性率水平预估新冠病毒的感染致死率。该项研究旨在评估主动监测新冠病毒感染和死亡率的预测因素,并探讨通过主动监测感染情况和抗体阳性率,找出不同类型的病例和死亡率之间的相关性。
查看详情

新冠疫苗ChAdOx1 nCoV-19和BNT162b2的异源接种

发表时间:2022-07-18

该研究使用了深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司生产的化学发光法新冠中和抗体检测试剂,针对不同疫苗接种方案的接种者进行中和抗体检测,探讨不同接种方案诱导产生中和抗体的效能;同时研究还对问鼎娱乐app化学发光法新冠中和抗体检测试剂进行了严格的性能评估。
查看详情

COVID-19 恢复期个体的 SARS-CoV-2 特异性免疫反应

发表时间:2022-07-18

该研究收集了新冠肺炎 (COVID-19) 康复者的血液,并研究了这些出院患者的 SARS-CoV-2 特异性体液免疫和细胞免疫。对171名患者在发病后 4-11个月进行的随访分析显示高水平的 IgG抗体。共有78.1% (164/210) 的样本检测出中和抗体 (NAb) 呈阳性。SARS-CoV-2 抗原肽刺激的IL-2 和 IFN-γ反应可以区分COVID-19恢复期个体和健康供体。有趣的是NAb存活率显著影响抗原肽刺激的IL-2反应、IL-8反应和IFN-γ反应。抗原肽激活的CD8+ T细胞计数与NAb相关。恢复期个体中抗原肽激活的自然杀伤 (NK) 细胞计数与NAb和疾病严重程度相关。我们的数据表明NAb的发展与T细胞和NK 细胞的激活有关。这项工作为进一步分析对SARS-CoV-2的保护性免疫和了解 COVID-19 的发病机制提供了基础。
查看详情

妊娠中期羊水中未检测到SARS-CoV-2

发表时间:2022-07-18

该研究指出:在孕中期的孕妇(已确诊感染新型冠状病毒的患者)羊水中未检测到新型冠状病毒。该研究通过对2名怀孕初期已确诊感染新型冠状病毒的孕妇,在怀孕中期对羊水样本进行新型冠状病毒核酸和抗体检测,结果均为阴性。在孕中期的孕妇(已确诊感染新冠病毒的患者)羊水中未检测到新冠病毒,说明孕妇和婴儿之间不存在垂直传播。
查看详情

多发性骨髓瘤对新冠mRNA疫苗接种的反应是有效的,但与对照组相比有所减弱

发表时间:2022-07-18

多发性骨髓瘤患者患严重的COVID-19的风险很高。尽管数据显示多发性骨髓瘤患者对疫苗的反应减弱。该研究通过检查健康对照 (n = 28) 和多发性骨髓瘤 (MM) 患者 (n = 27) 之间对mRNA 疫苗的反应。在接种第二剂新冠疫苗BNT162b2后1个月分析受试者体内抗体反应。与对照组相比,多发性骨髓瘤患者的IgG水平降低,但有比较高比例的患者(89%)实现了体液反应(对照组有97%存在体液反应),74%的患者与96%的对照组存在中和抗体。接受达雷妥尤单抗(daratumumab)治疗的患者同样具有抗新冠病毒抗体的中和活性。多发性骨髓瘤患者对新冠疫苗的反应减弱,但整体反应率仍然很高。对新冠疫苗无反应的主要潜在风险因素是正在治疗的疾病及病情的发展。
查看详情

新冠疫苗在胸部癌症患者中的疗效:一项支持在两次疫苗接种后对血清学反应最小的患者进行第三次接种的前瞻性研究

发表时间:2022-07-18

研究背景:新冠肺炎导致胸部癌症患者死亡率高达30%。鉴于癌症患者被排除在新冠疫苗注册试验之外,他们在接种疫苗后是否会产生保护性抗尖峰抗体反应仍是未知数。这项前瞻性疫苗监测研究主要旨在评估胸部癌症患者对SARS-CoV-2 疫苗的体液反应。方法:在第一次注射BNT162b2 mRNA 疫苗前、第4周和第二次疫苗接种后2至16周,使用深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司提供的新冠中和抗体检测体内的抗体水平。结果:总体而言,306名患者接种了疫苗,中位年龄为 67.0 岁(四分位距:58-74)。其中,283名患者每隔28天接种两次疫苗。在6.7个月的中位随访后,8 名患者 (2.6%) 经证实感染了新冠病毒,并且进展迅速。在第二次疫苗接种后第14天后,在获得的269份血清学结果中,17名患者 (6.3%) 仍为阴性。在多变量分析中,只有年龄 (p < 0.01) 和长期皮质类固醇治疗 (p = 0.01) 与缺乏免疫显著相关。共有30名患者接受了第三剂疫苗,只有3名患者表现出血清学持续阴性,而其他人显示血清学检测为阳性。结论:发现新冠疫苗对胸部癌症患者有效,其中大多数在两剂疫苗接种后产生免疫反应。对1%的抗体滴度持续低的患者进行第三次注射,免疫率可达到88%。
查看详情

SARS-CoV-2感染期间和恢复过程中抗体的动态变化

发表时间:2022-07-18

该研究解读了抗SARS-CoV-2抗体的动态变化对于了解COVID-19患者的免疫反应至关重要。在这里,我们分析了1850名患者的实验室检查结果,以描述总抗体,刺突蛋白(S),受体结合域(RBD)和核蛋白(N)特异性免疫球蛋白M(IgM)和G(IgG)( SARS-CoV-2感染和恢复期间)水平。与轻度/中度疾病患者相比,重度/重症COVID-19患者的S,RBD和N特异性IgG的产生在一周后发生,而在重度/重症患者住院期间S和RBD特异性IgG的水平高1.5倍。住院期间,老年患者的RBD特异性IgG水平比年轻患者高4倍。此外,在SARS-CoV-2 RNA阴性的康复患者中,S和RBD特异性IgG水平比RNA阳性的患者高2倍。较低的S,RBD和N特异性IgG水平与较低的淋巴细胞百分比,较高的中性粒细胞百分比和较长的病毒脱落持续时间有关。因此,出院时抗体水平低的患者康复后也有可能被检测为SARS-CoV-2 RNA阳性。我们的研究为COVID-19的诊断,治疗和疫苗开发提供了重要信息。
查看详情
< 1...678...14 >

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】