• 选择语言
    股票代码(688575)

    妊娠中期羊水中未检测到SARS-CoV-2

    该研究指出:在孕中期的孕妇(已确诊感染新型冠状病毒的患者)羊水中未检测到新型冠状病毒。该研究通过对2名怀孕初期已确诊感染新型冠状病毒的孕妇,在怀孕中期对羊水样本进行新型冠状病毒核酸和抗体检测,结果均为阴性。在孕中期的孕妇(已确诊感染新冠病毒的患者)羊水中未检测到新冠病毒,说明孕妇和婴儿之间不存在垂直传播。

      孕妇1:  34岁,孕8周+5诊断为新型冠状病毒肺炎;在孕17周+2进行羊水穿刺,对羊水样本进行新型冠状病毒核酸和抗体检测,结果均显示为阴性;

      孕妇2:  27岁,孕8周+4诊断为新型冠状病毒肺炎;在孕16周+2进行羊水穿刺,对羊水样本进行新型冠状病毒核酸和抗体检测,结果均显示为阴性。

      IgM抗体检测试剂的敏感性和特异性分别为88.2%和99.0%,IgG抗体检测试剂的敏感性和特异性分别为97.8%和97.9%。

    附件:

    Lancet_ID-妊娠中期羊水中未检测到SARS-CoV-2

    电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
    客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
    互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

    邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
    邮编:518116

    联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

    Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

    网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

    【网站地图】【sitemap】