• 选择语言
    股票代码(688575)

    4例 COVID-19 患者不同类型标本的 SARS-CoV-2 核酸及抗体检测结果分析

    发表时间:2022-07-18

    选择合适的标本类型进行 SARS-CoV-2 检测,为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的早期诊断提供依据。方法 采集咽拭子核酸检测阳性的 4 名 COVID-19 患者的鼻拭子、粪便、尿液、血液(分离血清) 标本,用实时荧光 RT-PCR 进行SARS-CoV-2核酸检测,用化学发光法检测患者血清 IgM 和 IgG。结果 4 名患者咽拭子和 3 例粪便标本的 SARS-CoV-2 核酸检测阳性、2 例鼻拭子核酸检测阳性;1 例患者感染 SARS-CoV-2 一周内血清 IgM 及 IgG 出现,其余 3 例患者同期血清抗体检测阴性。结论 SARS-CoV2 可以通过多种途径进行传播,选择多种类型标本联合检测可提高病毒的检出率;同时血清学抗体检测可以作为核酸检测的补充。
    查看详情

    新型冠状病毒肺炎患者出院后抗体水平变化分析

    发表时间:2022-07-18

    目的 分析新型冠状病毒确诊病例出院后患者抗体水平,探讨新型冠状病毒感染者抗体的产生及动态变化规律。方法 2020年1~3月份湖南省娄底市72例新型冠状病毒肺炎确诊病例年龄范围(45.53+16.74)岁,中位数年龄47岁[其中男性38例,年龄(44.88±17.09)岁,中位数年龄46岁;女性34例,年龄(46.32±16.52)岁,中位数年龄47岁] ,其病情严重程度在性别上差异无统计学意义(x?=0.916, P>0.05),在年龄分布上病情严重程度总体差异有统计学意义(F=3.315, P<0.05)
    查看详情

    PIMS-TS,COVID-19和SARS-CoV2血清反应阳性儿童的血浆生物标志物分析-来自印度南部的横断面观察研究

    发表时间:2022-07-18

    儿童感染SARS-CoV-2可表现为多种临床表型,因此了解发病机理对临床轨:椭瘟品椒ㄖ凉刂匾T谟《惹漳蔚囊患胰抖皆海颐墙辛硕嘀孛庖叻治,比较了SARS-CoV-2感染的小儿炎症性多系统综合征(PIMS-TS),急性新冠肺炎(COVID-19)和感染SARS-CoV-2的儿童血浆生物标志物。发现促炎细胞因子,趋化因子和生长因子与新冠肺炎临床表型相关。PIMS-TS儿童的细胞因子,IFNγ,IL-2,TNFα,IL-1α,IFNα,IFNβ,IL-6,IL-15,IL-17A,GM-CSF,IL-10,IL-33和IL-Ra的水平显著升高;与COVID-19、血清反应阳性和对照组相比,趋化因子,CCL2,CCL19,CCL20和CXCL10升高,VEGF,粒酶B和PDL-1升高。同样,血清阳性儿童与对照组儿童相比,IFNγ,IL-2,IL-1α,IFNβ,IL-17A,IL-10,CCL5和CXCL10的水平升高。PIMS-TS和COVID-19儿童的血浆生物标志物与CRP呈正相关,与淋巴细胞计数和钠水平呈负相关。
    查看详情

    新冠mRNA 疫苗BNT162b2 触发一致的交叉体液和细胞反应

    发表时间:2022-07-18

    随着SARS-CoV-2大流行,新冠疫情在全球范围内继续肆虐,大量突变体 (VOC) 的出现,对疫苗的保护功效和市售检测手段的可靠性提出了挑战。该研究表明,通过接种两剂BNT162b2疫苗可引发强烈的SARS-CoV-2特异性免疫反应,在37名卫生保健工作者 (HCW) 的队列中,进行了疫苗接种后进行长达3个月的评估。通过四种市售化学发光免疫测定法 (CLIA) 评估的SARS-CoV-2特异性抗体反应,在质量上与金标准体外中和测定法 (NTA) 提供的结果一致。然而,我们无法观察到CLIA检测检测到的抗体数量与NTA 检测到的中和活性之间的相关性。几乎所有受试者都产生了SARS-CoV-2特异性T细胞反应。此外,接种疫苗的HCW 对EU (B.1)、Alpha (B.1.1.7)、Gamma (P.1) 和 Eta (B.1.525) SARS-CoV-2 突变体产生了类似的保护性中和抗体反应,而Beta (B.1.351) 和Delta (B.1.617.2) 突变株表现出一致的部分免疫逃避。这些结果强调了疫苗引发的免疫反应和强大的抗体滴度的重要性。研究认为,在定义未来的疫苗接种策略时应考虑这些相关结果。
    查看详情

    队列研究:妊娠早期SARS-CoV-2感染情况

    发表时间:2022-07-18

    以颈部透明带厚度和妊娠丢失的风险来衡量孕妇在孕早期感染SARS-CoV-2是否对胎儿发育有影响。队列研究对2020年2月17日至4月23日期间1019名女性进行了新冠抗体检测,有18名(1.8%)妇女的血清中含有SARS-CoV-2抗体,提示在怀孕初期感染了SARS-CoV-2。对于先前SARS-CoV-2感染呈阳性的(n = 18)与阴性(n = 994)(p = 0.62)的妊娠早期妇女,其胎儿颈部透明带厚度没有显著差异。抗体阳性的妇女(n = 1)的流产风险没有显著增加(OR 3.4,0.08-24.3 95%CI,p = 0.27)。没有一名妇女因SARS-CoV-2感染而住院,所有妊娠流产的妇女均没有检测到SARS-CoV-2抗体。在SARS-CoV-2感染的妇女中,妊娠丢失的风险没有显著增加。
    查看详情

    中国武汉市出生的COVID-19婴儿中SARS-CoV-2抗体的消失

    发表时间:2022-07-18

    对患有新冠肺炎的妇女生出的婴儿新型冠状病毒抗体检测。在出生时接受检测的11名婴儿中,所有婴儿均具有可检测的IgG,5名婴儿具有可检测的IgM。IgM阳性患者的IgG滴度下降比IgM阴性的速度慢。报告了COVID-19母亲所生婴儿SARS-CoV-2特异性抗体的动态变化。这些发现不足已在没有核酸检测阳性的情况下确认SARS-CoV-2垂直传播。该研究还受到小样本量的限制。这些发现表明抗体滴度迅速下降,表明婴儿缺乏保护性被动免疫,支持了越来越多的可能垂直传播的证据。我们仍然没有免疫相关性(例如,我们不确切知道什么水平的抗体效价被认为可以预防感染),并且在出生时通过PCR检测呈阳性的婴儿是否具有更高的IgM或IgG水平仍有待观察。
    查看详情

    使用中和抗体检测疫苗接种后,体内抗体中和奥密克戎和其他新冠病毒突变株的能力

    发表时间:2022-07-18

    该研究使用深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司提供的中和抗体检测方法来确定疫苗诱导的抗体中和突变体 (VOC) 的能力。在九名接种新冠疫苗BNT162b2的医护人员 (HCW) 中,在第二次和第三次接种后,用Omicron以及其他突变株感染后,中和抗体测定观察到最低的中和抗体滴度。接种第三剂疫苗后的体液反应水平显着高于第二剂后,这证实了第三剂疫苗的接种具有增强作用。第三次接种新冠疫苗BNT162b2 (BioNTech-Pfizer) 剂量后一个月,Delta的中和活性为75%,而Omicron的中和活性低于50%,奥秘克戎(Omicron)能够逃避疫苗产生的抗体。
    查看详情

    基于中性粒细胞与淋巴细胞比值和IgG水平的免疫表型可以预测COVID-19患者的疾病严重程度及预后

    发表时间:2022-07-18

    该研究在武汉市一个中心的COVID-19患者中采用化学发光法(CLIA)测定抗SARS-CoV-2 IgG和IgM抗体,计算所有纳入患者的急性期和恢复期血清(35天之内)的IgG和IgM水平中位数,并将其与重度和非重度患者进行比较,得出基于晚期IgG水平和嗜中性白细胞与淋巴细胞比值(NLR)的免疫反应表型可将患者分为不同严重程度类型。研究共纳入222例患者,在发病后第4天首次检测到IgG,其峰值水平在第四周出现。与低IgG水平的患者相比,高IgG水平的患者更为常见。COVID-19严重程度与IgG应答增加有关,基于晚期IgG应答和NLR的免疫应答表型可以作为区分严重和非严重COVID-19患者的简单补充工具,并进一步预测他们的病情和预后结果。
    查看详情
    < 123456 >

    电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
    客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
    互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

    邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
    邮编:518116

    联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

    Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

    网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 



    【网站地图】【sitemap】