选择语言
股票代码(688575)

中国武汉市出生的COVID-19婴儿中SARS-CoV-2抗体的消失

对患有新冠肺炎的妇女生出的婴儿新型冠状病毒抗体检测。在出生时接受检测的11名婴儿中,所有婴儿均具有可检测的IgG,5名婴儿具有可检测的IgM。IgM阳性患者的IgG滴度下降比IgM阴性的速度慢。报告了COVID-19母亲所生婴儿SARS-CoV-2特异性抗体的动态变化。这些发现不足已在没有核酸检测阳性的情况下确认SARS-CoV-2垂直传播。该研究还受到小样本量的限制。这些发现表明抗体滴度迅速下降,表明婴儿缺乏保护性被动免疫,支持了越来越多的可能垂直传播的证据。我们仍然没有免疫相关性(例如,我们不确切知道什么水平的抗体效价被认为可以预防感染),并且在出生时通过PCR检测呈阳性的婴儿是否具有更高的IgM或IgG水平仍有待观察。

附件:

EID-中国武汉市新冠患者诞生的婴儿新冠抗体的缺失-印刷版

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】