• 选择语言
    股票代码(688575)

    COVID-19在普通感冒冠状病毒感染患者中的发生率和严重程度

    最近的一些研究提出了人类普通感冒冠状病毒(CCCoV)和SARS-CoV-2之间存在免疫交叉反应性。未接触SARS-CoV-2的人类可能携带在细胞培养物中中和SARS-CoV-2的抗体,以及识别SARS-CoV-2和CCCoV之间共享表位的T细胞。该研究发现在有CCCoV感染史的患者和既往常见且免疫学上无关的呼吸道感染(鼻病毒感染)的患者中,SARS-CoV-2感染的发生率相似。住院和/或转诊至重症监护室所反映的COVID-19的严重程度并未因先前证实的CCCoV感染而显著降低。先前核实的感染(包括由CCCoV引起的感染)并没有提供针对SARS-CoV-2感染或住院治疗的显著保护。但出乎意料的是,先前证实感染甲型冠状病毒的患者经过年龄校正后,显示出更高的住院风险。

    附件:

    JID-普通感冒冠状病毒感染不会对SARS-CoV-2产生明显的保护作用

    电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
    客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
    互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

    邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
    邮编:518116

    联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

    Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

    网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

    【网站地图】【sitemap】