选择语言
股票代码(688575)

COVID-19复发感染患者的血清抗体谱

研究报道了一名COVID-19复发感染患者, 发现可以在第一次感染中检测到血清中和抗体,但在第二次感染中无法检测到IgM抗体。 在复发感染期间,住院后8天内发现中和抗体和高亲和力IgG抗体,而未检测到IgM抗体。在复发感染过程中发现高亲和力IgG抗体和高滴度中和抗体。表明启动第一次感染后的免疫作用,使第二次感染的抗体反应更加强烈。原发感染后的B细胞成熟可导致生成浆细胞和记忆B细胞。在复发感染期间,这些记忆B细胞可以迅速分化为浆母细胞,从而产生高亲和力IgG抗体和高滴度中和抗体。

附件:

CID-COVID-19复发感染患者抗体检测-印刷版

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】