选择语言
    股票代码(688575)

    SARS-CoV-2在医护人员中的无症状感染:在中国武汉的一家大型教学医院进行的一项研究

    该研究旨在调查医护人员(HCW)中的无症状感染的比例和特征。研究回顾性调查了1407名HCW(有症状者235名、密切接触者1172名)并收集相关临床信息和检查结果。其中13.6%(191/1407)CT异常,15.1%(160/1060)SARS-CoV-2核酸阳性。与急性期相比,有症状和无症状感染的患者在恢复期都具有较高的特异性IgG抗体水平或IgG抗体升高≥4倍。结合RT-PCR和血清学检测发现,无症状感染率为9.7%(88/908)。研究表明,在COVID-19爆发期间,医护人员中的密切接触者中存在很高的无症状SARS-CoV-2携带者。

    附件:

    IJID-_在医护人员中的无症状感染-印刷版

    电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
    客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
    互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

    邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
    邮编:518116

    联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

    Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

    网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

    【网站地图】【sitemap】