选择语言
股票代码(688575)

对新冠肺炎患者提供医疗服务的医疗保健专业人员使用个人防护设备的研究

由中山大学附属第一医院,中山大学孙逸仙纪念医院和南方医科大学南方医院派遣了420名医疗专业人员(116名医生和304名护士)赴武汉,并配备适当的个人防护设备,为新冠肺炎患者提供医疗服务。研究参与者的平均年龄为35.8岁,女性为68.1%(286/420)。这些研究参与者平均每周工作5.4天,每班工作4-6小时。他们每周在重症监护病房平均工作16.2个小时。所有420名研究参与者都直接与新冠肺炎患者接触。在武汉部署期间,研究参与者没有报告出新冠肺炎相关症状。研究参与者返回家中时,他们的SARS-CoV-2核酸检测和新冠抗体IgM或IgG抗体的检测结果均为阴性(95%置信区间为0.0至0.7%)。在安全有效的疫苗问世之前,医疗保健专业人员仍然容易感染新冠肺炎。尽管有很高的暴露风险,但是研究参与者受到了适当的保护,没有出现感染病例。在疫情防控期间,医疗保健系统必须优先考虑个人防护设备的采购和分发,并向医疗保健专业人员提供有关其使用的充分培训。

附件:

BMJ-对新冠肺炎患者提供医疗服务的研究

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】