选择语言
股票代码(688575)

在针对COVID-19的不同血清学检测中,IgM和IgG抗体阳性率之间的差异;医护人员检查的经验教训

这项研究的目的是调查在较高感染风险的医护人员中检测COVID-19的两种血清学检测结果之间的差异,这两种检测方法分别为免疫层析法(ICG)快速检测试剂盒和化学发光法(CLIA)定量抗体检测。该研究系统性地分析了637名医护人员上述两种检测方法中IgM和IgG抗体阳性率的差异。在CLIA定量抗体检测中,有2名IgM阳性、6名IgG阳性;在ICG快速检测试剂盒中,有51名IgM阳性、56名IgG阳性。两种检测方法之间差异很大。研究表明需要进一步研究评估抗体检测的准确性,以促进对每种检测方法特征的理解并确定它们在每个群体中的用途。

附件:

II-在针对COVID-19的不同血清学检测中,IgM和IgG抗体患病率之间的差异

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】