• 选择语言
    股票代码(688575)

    新冠肺炎患者病毒RNA脱落与血清抗体的相关性

    该研究调查了血清抗体与病毒RNA脱落持续时间之间的相关性。在中国武汉华中科技大学同济医院回顾性纳入了89例经实验室确认的SARS-CoV-2感染的住院患者(入院日期为2020年1月22日至2020年2月13日)。在疾病的急性期直至第8周,SARS-CoV-2的血清IgM持续较高水平。在病毒RNA脱落时间延长的个体中,在第6周发现血清IgM为阳性(81.3±20.2 AU / mL),这也与病毒RNA脱落的中位时间(44天)一致。两组的血清IgG持续高水平持续8周。病毒RNA脱落时间延长的个体在症状发作后的第4-5周具有相对较高的IgM水平。该研究说明了病毒RNA脱落与血清抗体之间的相关性。老年人和高血压可能导致病毒RNA脱落时间变长。IgM可以在症状发作后的第8周发生反应,对于病毒RNA脱落时间较长的个体,其反应可能更强。需要更大的研究来证实这些发现,但是这项研究可能会提高我们对COVID-19中血清抗体反应和病毒脱落动力学的认识。

    附件:

    CMI-新冠肺炎患者病毒RNA脱落与血清抗体的相关性-印刷版

    电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
    客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
    互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

    邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
    邮编:518116

    联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

    Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

    网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

    【网站地图】【sitemap】