选择语言
股票代码(688575)

系统评估 IgG 对 SARS-CoV-2 S蛋白衍生肽的反应,用于监测 COVID-19 患者

发表时间:2022-07-19

血清学检测在监测和抗击COVID-19大流行中起着至关重要的作用。 刺突蛋白(S蛋白),尤其是S1蛋白,是用于血清学检测的主要试剂之一。通过利用具有完整刺突蛋白覆盖范围的肽微阵列,我们分析了从多个临床中心收集的858例COVID-19患者,63例无症状患者和610例对照的2434份血清。根据结果,我们确定了几种具有较高诊断性能的S蛋白衍生的多肽。一种肽S2-78(aa 1148-1159)在监测IgG反应中表现出敏感性(95.5%,95%CI 93.7-96.9%)和特异性(96.7%,95%CI 94.8-98)这与S1蛋白在有症状和无症状的COVID-19病例的检出率与S1蛋白的检出率相当。此外,在一个独立的样本队列中,通过ELISA成功地验证了S2-78(aa 1148-1159)IgG的诊断性能。一组四种肽,S1-93(aa 553-564),S1-97(aa 577-588),S1-101(aa 601-612)和S1-105(aa 625-636),可能会避免构建的队列与其他冠状病毒感染的患者血清潜在的交叉反应性。在这项研究中鉴定的肽可以单独使用,也可以与S1蛋白结合使用,以便进行准确地COVID-19诊断。
查看详情

康复后COVID-19患者的SARS-CoV-2抗体消失

发表时间:2022-07-19

了解抗体对病毒成分的反应对于诊断和疫苗开发非常重要。该研究估算了针对SARS-CoV-2的特异性抗体的持续时间,并报道了在症状发作后3个月内,一名中度COVID-19患者中的抗体消失情况。这表明在基于人群的研究中未检测到新冠抗体的患者将被认为是阴性的,因此导致降低真正的患病率。由于下降的抗体可能与中和活性无关,因此我们检测到了中和活性和S蛋白特异性B细胞。与抗体测试一致,中和活性和S蛋白特异性B细胞均为阴性。恢复期COVID-19患者未检测到抗体,可能并不表示对SARS-CoV-2再感染的免疫力下降。这需要在大型临床试验中进行进一步的研究以检测评估COVID-19患者的SARS-CoV-2特异性体液和细胞免疫,并确定康复的患者是否有再感染的风险。
查看详情

检测新冠肺炎患者体内的IgM和IgG抗体

发表时间:2022-07-19

这项研究旨在确定在新冠肺炎患者中不同的疾病严重程度针对重症急性呼吸综合征冠状病毒(SARS-CoV-2)的IgM和IgG反应。方法:通过化学发光免疫分析法评估338名COVID-19患者IgM和IgG抗体水平。结果: SARS-CoV-2感染后IgM水平在第一周增加,2周达到峰值,然后降至正常人群的IgM抗体水平。 SARS-CoV-2感染后IgG在1周增加,并长期维持在较高水平。IgM和/或IgG抗体检测的阳性率在轻度,重度和重症疾病组之间无显著差异。严重和重症病例组的IgM水平比轻度病例组要高,而重症病例的IgG水平比轻度和重度病例组都低。这可能是因为重症情况下高疾病活动性和免疫力低下的原因。 在死亡病例中IgM抗体水平比康复者稍高,但IgG抗体水平在这些组中没有显著差异。纵向检测抗体发现在康复患者中IgM水平迅速下降,而在死亡病例中,IgM水平仍然很高或无法在疾病过程中检测到IgM和IgG水平。结论:针对SARS-CoV-2患者定量检测的IgM和IgG抗体水平,对评估新冠肺炎严重程度和预后具有潜在意义。
查看详情

埃及恢复期血浆供体中的新冠病毒中和抗体的评估

发表时间:2022-07-19

使用恢复期血浆作为免疫疗法是治疗传染病的一种传统的方法。最近有几个国家允许使用这种疗法来治疗COVID-19患者,特别是针对危重患者。一个类似的治疗程序目前正在埃及进行测试。该研究使用微量中和(MN)分析测试了来自埃及恢复期供体的227份血浆样品,以检测针对SARS-CoV-2的中和抗体。三分之一的测试样品没有抗体滴度,58%的抗体滴度在1:10至1:80之间。只有12%的滴度> 1:160。研究还比较了使用不同病毒浓度的MN分析,噬菌斑减少中和(PRNT)分析,化学发光法SARS-CoV-2 IgG抗体检测。
查看详情

在针对COVID-19的不同血清学检测中,IgM和IgG抗体阳性率之间的差异;医护人员检查的经验教训

发表时间:2022-07-19

这项研究的目的是调查在较高感染风险的医护人员中检测COVID-19的两种血清学检测结果之间的差异,这两种检测方法分别为免疫层析法(ICG)快速检测试剂盒和化学发光法(CLIA)定量抗体检测。该研究系统性地分析了637名医护人员上述两种检测方法中IgM和IgG抗体阳性率的差异。在CLIA定量抗体检测中,有2名IgM阳性、6名IgG阳性;在ICG快速检测试剂盒中,有51名IgM阳性、56名IgG阳性。两种检测方法之间差异很大。研究表明需要进一步研究评估抗体检测的准确性,以促进对每种检测方法特征的理解并确定它们在每个群体中的用途。
查看详情

重症及危重症COVID-19患者的临床和自身免疫特征

发表时间:2022-07-19

该研究调查了来自湖北省黄石市中心医院重症监护病房(ICU)的21名重症和危重症患者的临床和自身免疫特征。21名患者(男13例,女8例)包括8名(38.1%)重症和13名(61.9%)危重症患者。咳嗽(90.5%)和发烧(81.0%)是主要临床症状,且入院时大多数患者(76.2%)有并发其他至少一种疾病。患者的胸部CT最常见的特征是磨玻璃影(100%)和双侧斑片状阴影(76.2%)。实验室检查中最常见的发现是淋巴细胞减少(85.7%),C反应蛋白水平升高(94.7%)和白细胞介素6升高(89.5%);抗52 kDa SSA / Ro抗体,抗60 kDa SSA / Ro抗体和抗核抗体的阳性率分别为20%,25%和50%。研究指出,在COVID-19患者中存在自身免疫反应,其结果为将来预防免疫功能障碍和最佳免疫抑制疗法的策略提供了理论依据。
查看详情

中国武汉市80名感染COVID-19的住院一线医务人员的临床特征

发表时间:2022-07-19

该研究纳入80名感染COVID-19的住院一线医务人员,中位年龄39岁,女性49名(61.25%),1名患者死亡。发病时最常见的症状是发热(65,81.25%)、咳嗽(47,58.75%)、疲劳(28,35%)、肌痛(19,23.75%)、咳痰(19,23.75%)和腹泻(15,18.75%)。与武汉市和武汉市以外的其他患者相比,这家医院感染COVID-19的一线医务人员患者表现出了一些独特的临床特征和实验室检测结果。
查看详情

严重急性呼吸综合征冠状病毒2型IgM/IgG、病毒核酸和白细胞介素6的联合检测在2019冠状病毒病诊断和治疗中的价值

发表时间:2022-07-19

探讨严重急性呼吸综合征冠状病毒2型(severeacuterespiratorysyndromecoronavirus2,SARS-CoV-2)免疫球蛋白M(ImmunoglobulinM,IgM)/免疫球蛋白G(ImmunoglobulinG,IgG)、病毒核酸和白细胞介素6(interleukin6,IL-6)的联合检测在2019冠状病毒病(coronavirusdisease2019,COVID-19)诊断和治疗中的临床价值。本研究按照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》的标准收集了93例确诊病例(51例危重型、18例重型,15例轻型和9例普通型)和20例疑似病例(核酸检测阴性但临床症状和CT检测结果均符合标准)。选取110例儿科、妇科、肿瘤、血液和消化等疾病患者并排除COVID-19作为对照组。采用全自动化学发光免疫分析技术和电化学发光技术检测所有研究对象血清中SARS-CoV-2IgM/IgG和IL-6。用实时荧光定量反转录聚合酶链反应对病例组和对照组的咽拭子进行SARS-CoV-2核酸检测。结果发现,血清IgM、IgG和IL-6在疑似病例中的阳性率分别为85%、75%和0%,在确诊病例中的阳性率分别为98.9%、95.7%和75.2%(其中危重型分别为100%、100%和100%,重型分别为94.4%、100%和97.9%,轻型分别为100%.93.3%和5%、普通型分别为100%.66.7%和0%)。IL-6和SARS-CoV-2IgM/IgG表达水平的改变与患者疾病的严重程度存在一定的关联性,差异有统计学意义(x=273.51,x2=149.37;P<0.05)。血清IL-6和SARS-CoV-2IgM/IgG的联合检测可作为诊断和治疗COVID-19的监测指标,也可作为SARS-CoV-2核酸检测假阴性的有效互补。
查看详情
< 1234...14 >

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】