选择语言
股票代码(688575)

回顾性横断面研究新冠血清抗原水平与 COVID-19 患者的诊断、疾病严重程度和新冠抗体滴度的关联

血清抗原检测在COVID-19诊断中的临床实用性以及血清抗原水平与COVID-19临床表型的关联仍有待明确。该研究使用问鼎娱乐app化学发光抗原试剂分别检测了COVID-19患者391份血清样本和非COVID-19患者96份血清样本中的血清抗原水平,最终确定血清抗原水平的最佳截断值(截断指数,基于约登指数)为0.255,其对 COVID-19诊断的敏感性和特异性分别为 91.0% 和 81.3%。中度和重度 COVID-19患者组的血清抗原水平显著高于轻度疾病患者组。此外,观察到血清抗原水平与新冠病毒IgG抗体滴度之间存在显著的负相关,尤其是在重症COVID-19患者中。结论:血清抗原检测可能有助于 COVID-19 的诊断和更好地了解该疾病的临床特征。

附件:

FM-SARS-CoV-2_核衣壳抗原的血清水平与_COVID-19_患者的诊断、疾病严重程度和抗体滴度的关联

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】