选择语言
股票代码(688575)

可能存在宫内感染:出生后50天内核酸检测结果阳性和SARS-CoV-2特异性抗体水平持续阳性

感染SARS-CoV-2是否会影响子宫内的胎儿,这对母亲和新生儿的健康都很重要。该研究报告了一名足月生产的新生儿,其没有COVID-19的症状,但其母亲在妊娠第32周时出现了新冠肺炎(COVID-19)的症状,对胎盘进行病理检查显示轻微的局部炎症。对该新生儿进行系列定量抗体检测结果显示,出生当天的IgM水平升高,并且在出生后28天之内逐渐下降至阴性水平;IgG水平逐渐下降,但在出生后第50天时,IgG抗体检测结果仍为阳性;抗体水平的连续动态变化与其母亲的一致。对该新生儿咽拭子和肛门拭子样本进行新冠病毒微滴数字PCR检测,在第7天时检测为阳性(750拷贝/ ml和892拷贝/ ml),在第14天时检测为阴性。该报告通过检测新生儿IgM抗体评估其宫内感染的情况。尽管宫内感染的可能性很高,但长期接触COVID-19母体的新生儿预后良好。

附件:

IJID-可能的宫内感染-印刷版

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】