选择语言
股票代码(688575)

在接种两剂新冠疫苗BNT162b2后4个月内,医护人员的体液反应降低

该研究在医护人员 (HCW) 中对新冠疫苗BNT162b2接种后,观察体内的体液反应。对来自9名接种疫苗的HCW的45份血清进行了B、Alpha、Beta 和Gamma新冠病毒突变株的活病毒中和试验。体液反应在第一次接种后一个月显示中位抗S滴度为728 AU/mL [343-1612],一个月后抗体达到峰值,第二次接种疫苗后中位抗S滴度11720 AU/mL [8350-20056] ,然后逐渐下降,在第二次接种疫苗后4个月达到平台期(3059 AU/mL [2314-5124])。在第一次接种疫苗后两个月(即第二次接种后一个月)观察到强烈的抗体反应,随后从第一次接种后的两个月到四个月急剧下降。第一次疫苗接种后的四到五个月,抗体滴度保持轻微下降,但仍呈现可检测到的S IgG抗体和中和抗体阳性结果。

  活病毒中和试验显示:对于所有突变株体(B、Alpha、Beta 和Gamma),血清中和活性的下降幅度很大,第二次疫苗接种后四个月HCW没有中和活性或表现出低中和活性。这些研究证实了复发感染与较低的抗体中和滴度有关,而较低的中和滴度也与感染期间较高的病毒载量有关,这可能导致更高的传播风险。因此,在当前工作中观察到接种两剂新冠疫苗后,体内的抗体和血清中和反应减少,可能需要进行疫苗的加强接种,体内才能产生相应的保护力,这对于医护人员来说尤其重要。

附件:

JF-在接种两剂_BNT162b2_疫苗后长达_4_个月内,医护人员的体液反应降低

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】