选择语言
股票代码(688575)

9例低传播风险的无症状携带者的SARS-CoV-2核酸和血清IgG均呈阳性

该研究回顾性地分析了9例确认为无症状的携带者,这些携带者的SARS-CoV-2核酸和特异性IgG均为阳性(患者1-3的IgG和IgM阳性,其他患者为IgG阳性但IgM阴性)。无症状携带者具有极低的传播风险,如此低的传播风险可能部分与高Ct值有关。传播风险低的其他可能原因:(1)在这些已确认的无症状携带者中,病毒的传染性可能会降低;(2)如果没有相关症状(例如打喷嚏和咳嗽),病毒脱落可能无效,从而降低了密切接触引起感染的风险。

附件:

JI-9例无症状感染的低传播风险-印刷版

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】