选择语言
股票代码(688575)

胰岛特异性自身抗体滴度与糖尿病患者临床特征之间的关系

胰岛特异性自身抗体已被广泛用于糖尿病的分型诊断,但多以定性检测为主。本研究使用深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司的iFlash 3000化学发光免疫分析仪检测胰岛细胞抗体(ICA)、胰岛素自身抗体(IAA)、谷氨酸脱羧酶抗体(GADA),旨在探讨这些胰岛特异性自身抗体的滴度与糖尿病患者临床特征之间的关系。研究发现,在509例糖尿病患者中,GADA、IAA和ICA的阳性率分别为17.9%、12.3%和29.3%,三项均为阳性的为4.9%。抗体阳性组中,糖尿病家族史发生率低于抗体阴性组(8.1%vs. 15.7%),糖尿病性视网膜病变的发生率高于抗体阴性组(38.8%vs. 28%)。对GADA、ICA和IAA的滴度进行多元线性回归分析显示,GADA滴度与低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和空腹C肽(FCP)呈负相关,而ICA滴度与GADA滴度呈正相关。 GADA滴度高的糖尿病患者的胰岛β细胞功能较差,但腹部肥胖较少,代谢综合征的特征较少。

附件:

胰岛特异性自身抗体滴度与糖尿病患者临床特征之间的关系

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】