选择语言
股票代码(688575)

重症新冠肺炎患者输注新冠恢复期血浆的免疫学相关指标变化

目的 分析重症新冠肺炎患者输注新冠肺炎康复者恢复期血浆后的免疫学改变。方法 收集我院8名重症新冠肺 炎患者输注新冠肺炎康复者恢复期血浆相关数据,比较治疗前后患者IL-6、新冠特异性IgM和IgG抗体、淋巴细胞百分比、新 冠肺炎病毒核酸检测的变化,记录输注期间和输注后输血不良反应。结果 输注后第一天,淋巴细胞百分比较基线值下降了 2.5%(P <0.01);输注后第二天,平均新冠特异性IgG抗体水平较基线值上升了6.04 AU/mL(P <0.05);特异性IgM抗体 和淋巴细胞百分比未出现明显变化;输注一周后,62.5%的新冠肺炎患者核酸检测结果转阴;IL-6水平在输注前后无明显变 化。8名重症新冠肺炎患者均无输血不良反应。结论 恢复期血浆在重症新冠肺炎患者治疗中可能起到一定的治疗作用。

附件:

临床输血与检验-重症新冠肺炎患者输注新冠恢复期血浆的免疫学相关指标变化_赵鸿雁

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】