选择语言
股票代码(688575)

COVID-19无症状感染者临床特征的描述--回顾性研究

自新冠肺炎 (COVID-19) 爆发以来已迅速蔓延到世界各地,无症状感染者的出现导致的传播给疾病防控带来新的了挑战,然而无症状感染者的临床特征仍然难以捉摸。该研究收集了25名无症状和27名有症状的 COVID-19患者的样本,测定咽拭子病毒滴度和新冠病毒IgG和IgM抗体水平。研究指出,无症状的COVID-19患者比有症状的患者有更好的预后,这可能是由于更活跃的细胞免疫反应和正常的肝功能。同时,由于无症状感染者没有临床症状容易延误及时诊治,因此与有症状患者相比,他们可能引起更大的病毒传播风险,这对控制感染构成了重大挑战。

附件:

mSphere-无症状COVID-19患者临床特征的描述

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】