选择语言
股票代码(688575)

新冠病毒血清抗体诊断价值及动态变化

该研究回顾性研究了43例实验室确诊感染患者和33例疑似感染患者,探讨血清学检测和血清抗体动态变化对新冠肺炎(COVID-19)的诊断价值。。研究通过化学发光法检测患者SARS-CoV-2IgM / IgG抗体水平,与分子检测相比,血清IgM和IgG抗体诊断COVID-19的敏感性分别为48.1%和88.9%,特异性分别为100%和90.9%。在COVID-19组中,IgM抗体阳性率起初略有上升,然后随时间下降;相反,IgG抗体阳性率一直升高直至达到100%,并且IgG抗体水平始终高于IgM抗体。病毒转阴前后,IgM阳性率和IgM抗体水平无显著差异。IgG阳性率在病毒转阴前后也无显著差异(高达90%),但中位IgG抗体水平却是转阴前的2倍,差异显著。

附件:

IJID-血清抗体诊断价值及动态变化-西溪医院-正式版

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】