【网站地图】【sitemap】

选择语言
股票代码(688575)

在日本血清SARS-CoV-2 IgM和IgG抗体用于诊断有症状COVID-19患者的敏感性和特异性的时间过程

该研究旨在观察日本重症新冠肺炎患者SARS-CoV-2 IgM和IgG滴度的随时间的变化过程,并根据在感染后的特定日期评估抗体检测的敏感性和特异性。研究通过化学发光法(CLIA)检测了105名受试者(包括26名有症状的COVID-19患者)血清中SARS-CoV-2 IgM和IgG的滴度。ROC分析的结果表明,日本的临界值可能低于制造商报告的临界值(10 AU / mL):IgM为1 AU / mL,IgG为5 AU / mL。症状出现后第8天之前的检测灵敏度低于50%;然而,在第9-10天,发现IgG的灵敏度更高,为81.8%。在症状出现后第15天或更晚时间,IgG的灵敏度为100%。这些结果表明,如果考虑到症状出现以来的天数,这些抗体检测对于诊断COVID-19和类似疾病可能非常有用。

附件:

SR-在日本诊断SARS-CoV-2_IgM和IgG抗体的过程研究

电话:+86-755-26473359 传真:+86-755-26473319
客户服务:400-166-0755 国际业务:+86-755-26601910
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2024-0458

邮箱:info@hzzysj.com   service@hzzysj.com
邮编:518116

联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路问鼎娱乐app生物科技厂区1栋

Copyright ? 2022 深圳市问鼎娱乐app生物科技股份有限公司 All rights reserved.

网站建设:中企动深圳 | SEO | 营业执照 

【网站地图】【sitemap】